#%’&$ OPERA

TION REPOR

T Rev.5 Ver 3.1

94 * 9 + 07 ) Y+ 564 KSC (,: K. Iwasaw a - H. Kaneda

HT CAS/X1636{536

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 940907{0723 940907{0826 940907{0930 940907{1033 940907{1137

Operation X REP

SBR-A RNG

OP/OG-11 WR T

TCU MEM MODE

ACS ERR RST

RNG OFF

X REP

ST AR-05(2)

S-CTLG CHK

OBSER

VE MODE

ASC ERR RST

BDR-STOP

X-REP

BDR STOP

X REP

CPU2/3 STOP

CPU2/3 RST

BDR STOP

X REP

BDR STOP

X REP

SBR-A RNG

CPU2/3 STOP

CPU2/3 RST

GIS MEM MODE

ACS ERR RST

RNG OFF

X REP

T a rget

HT CAS HT CAS HT CAS HT CAS X1636{536

AOS(UT) 11:16:25 12:57:43 14:40:14 16:21:58 18:04:18

LOS(UT) 11:30:04 13:11:48 14:52:53 16:34:16 18:14:08

Max-El 39.018 Zenith Zenith 38.649 10.877

Time 11:23:02 | | 16:27:39 18:08:39

Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete )

Rep-start 11:18:03 12:59:21/13:05:21 14:40:57/14:46:47 16:22:47 18:05:19

DP-mode OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS

ACS-mode Normal{Pointing Normal{Pointing Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Pointing

ACS-spn/�

s

�

s

19.62, 187.11 Night Night Night Night

Attitude

2

4

17.43421

30.11895

53.91497

3

5

2

4

17.43421

30.11895

53.91497

3

5

2

4

17.43421

30.11895

53.91497

3

5

2

4

17.43421

30.11895

53.91497

3

5

2

4

250.70918

144.05759

172.88189

3

5

OP-start(CE) 11:27:15 ( 00h ) Cont ( 08h ) Cont ( 18h ) Cont ( 18h ) Cont ( 28h )

GIS HAM ERR Normal Normal Normal Normal Normal

ACS ERR (SH)MOMCHG (SH)MOMCHG | (SH)MOMCHG |

SIS-mode

F ain t/F aint

0101/2323

F aint/F aint

0101/2323

F aint/F aint

0101/2323

F aint/F ain t

0101/2323

F ast/F ast

1111/3333

S0/1-TECT �39:53/�39:58 �39:73/�39:72 �39:97/�39:92 �40:36/�40:26 �40:26/�40:40

S0/1-CCDT �61:67/�61:77 �61:62/�61:77 �61:62/�61:77 �61:62/�61:72 �61:62/�61:72

GIS-mode

PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0)

GIS LD Hit 21cps/27cps 27cps/27cps 27cps/30cps 24cps/23cps 25cps/27cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

10 8 8 5 0 FLF NO

3/4 48 159 218 18.6 19.1 385.69 184.12 6581

Pass: 940907-0723 3/4

40 159 218 13.1 402.73 180.18 6220

GIS Mo de Changes: 10{8{8{5{0

Battery Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B

20.1/23.5 20.1/23.5 �4:16/4.75 �4:25/4.78 4.82/8.74 4.82/8.46

Maneuver Op eration

Sta rt Time T arget Name # (�, � ) (�, � , )

09/07 17:10 X1363{536 2 ( 250.2312 , �53:7514 ) ( 250.5710 , 143.7090 , 173.0242 )

Comment: .3J"1:

The SIS count rate of HT Cas (US: Muk ai) is 0.16 cps/sensor. Observed sp ectrum shows high temp erature

thermal sp ectrum with strong iron K line.

[3K;UOEL MH"1\ck J anti 5kp c arm Jf MNV f mF star catalog Js;ZNhI Q parameter V

2NM<S Q wyvxzu^GHDB}�~K!3IAJq m:!n>9H6"1FK/dF;H6Q7 C\ 1pass

�| 3 XK Q parameter V2 MH 6G r: ?M H6 GWD EM ?\A J@ 69 l]K jt JY oI PB Rg {I 4

8E6M?_p�‘\

a6P^\>9>bV0 iI5?T=G:e<HDE;B_}�‘\