"$&%# OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 95 ) 6 * 12 ( Y+ 842 KSC ’+ : C. Otani and Y. Saito, M. Cappi SA 57 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 950612{1236 950612{1339 950612{1443 950612{1546 950613{0102 Op eration X REP OP/OG-05 WR T TCU MEM MOD CPU STP/RST ACS ERR RST OP ST AR T X REP SBR-A RNG DE-0 ADRS ON RNG OFF X REP DE-0 ADRS ON BDR STOP X REP BDR STOP X REP SBR-A RNG CPU STP/RST GIS MEM MODE RNG OFF X REP ACS ERR RST T a rget SA 57 SA 57 SA 57 SA 57 SA 57 A OS(UT) 17:48:14 19:30:04 21:10:59 22:52:48 00:34:14 LOS(UT) 18:00:17 19:41:54 21:23:28 23:04:56 00:45:42 Max-El 16.794 51.457 Zenith 66.987 24.436 Time 17:54:13 19:35:20 | 22:58:13 00:39:26 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 17:49:16 19:30:38 21:11:59/21:17:19 22:53:28 00:35:14 DP-mo de OBS OBS OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s 12.30/217.75 12.26/217.90 12.25/218.24 12.26/218.50 12.25/218.84 A ttitude 2 4 197.58603 60.70020 138.57970 3 5 2 4 197.58592 60.69974 138.57908 3 5 2 4 197.58636 60.69883 138.57927 3 5 2 4 197.58658 60.70021 138.57972 3 5 2 4 197.58640 60.69977 138.57914 3 5 OP-sta rt(CE) 17:56:48 ( 00h ) Cont ( 0Ch ) Cont ( 18h ) Cont ( 25h ) Cont ( 32h ) GIS HAM ERR ERR ! NML Normal Normal Normal Normal A CS ERR (SH)MOMCHG Normal Normal Normal (SH)MOMCHG SIS-mo de Bright/Brigh t 0123/2301 Bright/Brigh t 0123/2301 Bright/Brigh t 0123/2301 Bright/Brigh t 0123/2301 Bright/Brigh t 0123/2301 S0/1-TECT � 36 : 72/ � 35 : 69 � 36 : 96/ � 36 : 66 � 37 : 59/ � 37 : 29 � 38 : 37/ � 38 : 02 � 38 : 71/ � 38 : 51 S0/1-CCDT � 61 : 62/ � 61 : 44 � 61 : 62/ � 61 : 48 � 61 : 62/ � 61 : 58 � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 23/24 cps 26/29 cps 30/27 cps 28/29 cps 22/25 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt/sec RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 15.8 15.8 391.62 0.113 183.90 Pass: 950612-1236 3/4 40 159 218 10.4 410.21 0.105 180.61 SIS Mo de Changes: None ( B/B 0123/2301 Lvl:0.41/0.7 keV (SA57) ) GIS Mo de Changes: None Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.60/23.20 19.60/23.20 � 4 : 59/4.75 � 4 : 38/4.76 4.82/9.03 8.17/9.90 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) | | | ( | , | ) ( | , | , | ) Commen t: -5 P!2 : ASCA is observing SA 57. The count rate of the brigthtest source in GIS FO V is � 0.005 cts/sec/GIS. The other several source ma y b e present. Zai <E Y E YK e > MGI = I no g J 7Wt @ ; Ts0 Q j lp M P N[ m y v{rw Q T PB ? > .8t 5 � } S MLQ | � ~ < 2 H @ ;M >s QL ] / X �I 8 W 9 FN - 3 N nC 9 N M WtC @ Is SA57 P QL ^ d <R B R B . bX19PJ7Wtv�_P KSC J 1 \a k< SA57 P‘fNMWjxw ec=P6hGIsn,AUM>Is0�;@MYJBO:t�5;Vsza.W�u~Nq:R@Dtv�4w T otemo tsuk arete imasu k ara, ima k ommen to chotto muzuk oshi desu. Kondo ni kommen to shimasu. (Max)