#%’&$ OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 96 * 4 + 11 ) Y+ 1146 KSC (, : N. Y amasaki and Y. Matsumoto Her X-1 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 960411{0826 960411{0929 960411{1240 Op eration X REP OP/OG-03 WR T TCU MEM MODE BA TB TCL OFF OP ST AR T REP SBR-A RNG STC01-WR T/CHK OBS MODE BA T B TCL OFF RNG OFF YOHKOH YOHKOH X REP SBR A RNG CPU2/3 STOP/RST GIS MEM MODE ACS ERR RST RNG OFF T a rget Her X-1 Her X-1 Her X-1 A OS(UT) 12:46:56 14:28:50 19:33:10 LOS(UT) 12:59:40 14:41:32 19:45:10 Max-El 19.074 54.861 25.845 Time 12:53:20 14:34:29 19:38:44 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) ( ) ( ) X ( Complete ) Rep-sta rt 12:53:20 14:29:28 19:34:11 DP-mo de OBS ! TCU ! OBS OBS ! ACS ! OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s |/| |/| 23.85/164.83 A ttitude 2 4 254.3131 54.8283 36.5448 3 5 2 4 254.3124 54.8285 36.5497 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 254.3132 54.8287 36.5497 3 5 OP-sta rt(CE) 12:48:52 ( 00h ) Cont ( 09h ) ( ) ( ) Cont ( 25h ) GIS HAM ERR | | | A CS ERR | | (SH)MOMCHG ! Reset SIS-mo de Bright/Brigh t 1111/3333 Bright/Brigh t 1111/3333 Bright/Brigh t 1111/3333 S0/1-TECT � 36 : 33/ � 36 : 47 � 36 : 82/ � 36 : 95 � 38 : 66/ � 38 : 70 S0/1-CCDT � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 52/66 cps 59/63 cps 55/62 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt CalTim RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 20.2 22.1 369.39 738 9338 184.62 Pass: 9604110826 3/4 40 159 218 15.3 397.32 691 9338 179.52 SIS Mo de Changes: Bright(bit-H,M,L) 1111/3333,L VL OFF for Her X-1 F ain t (bit-H,M,L) 1111/3333,L VL OFF for A576 GIS Mo de Changes: PH 10-8-8-5-0 Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.60/23.30 19.70/23.30 -4.72/4.75 -4.47/4.99 5.65/7.04 4.82/8.46 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 4/12 21:50 A 576 2 ( 110.3785 , 55.7691 ) ( 110.7348 , 34.1897 , 172.5125 ) Commen t: -3L / : W e observed Her X-1 for the calibration of PSF at low energy band (MOT). The count rate is ab out 17 c/s/GIS. [3L /^bV sub ject I>GdDF>O5O>Bfn‘5B>O>BfYd2o0I]\Ma1V;C=5f KSC L LC630 J CD ROM reader 9E:O>Bf4HMqshpG?8Kf ( kZ ) AU=74UNeu.C<lDF:B "mercury falling" Pv<TLJffffffkZrtrL_G"H8ISO@W8g m!OGX<N4TA6G?Qeqshphf5EGPcSO?8Rfiw-j