Plot file version 3 created 15-APR-1999 16:33:01 UV pa vs Time for VT825.MSORT.1 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

550 560 570 580 590 600 610

150

100

50

0

-50

-100

-150

Plot file version 3 created 15-APR-1999 16:52:50 UV pa vs Time for VT825.MSORT.2 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

620 630 640 650 660 670 680 690

150

100

50

0

-50

-100

-150

Plot file version 3 created 15-APR-1999 17:07:52 UV pa vs Time for VT825.MSORT.3 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

700 710 720 730 740 750 760 770 780

150

100

50

0

-50

-100

-150