Plot file version 2 created 12-APR-1999 14:55:52 UV dist vs Time hrs for 3C279.SPLIT.1 Source:3C279 Ants * - * Stokes I IF# 1 - 2 Chan# 1

Mega Wavlngth

TIME (HOURS)

10 12 14 16 18 20

500

400

300

200

100

0