Plot file version 40 created 14-APR-1999 11:42:24 UV pa vs Time for V115D2.UVDATA.2 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Freq = 4.9301 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

380 400 420 440 460 480 500

50

40

30

20

10

0

Plot file version 39 created 14-APR-1999 11:45:31 UV pa vs Time for V115D3.UVDATA.2 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9301 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

505 510 515 520 525 530 535 540

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Plot file version 3 created 14-APR-1999 11:53:24 UV pa vs Time for V115D1.UVDATA.2 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9301 GHz, Bw = 16.000 MHz

Degrees

MilliIAT days

150 200 250 300 350

100

50

0

-50

-100

-150