Plot file version 16 created 11-JUN-1999 10:11:49 UV pa vs Time hrs for VS01S.FIXWT.1 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Degrees

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12

150

100

50

0

-50

-100

-150