IF 1 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 1 created 24-MAY-2005 20:20:24

1.5 1.0 0.5 0.0

HOBART - USUDA ( 1 - 2 )

200 100 0 -100

Janskys

2 1 0

HOBART - HART ( 1 - 3 )

200 100 0 -100 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

HOBART - VSOP_UZ ( 1 - 4 )

Degrees

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100

IF 1 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 2 created 24-MAY-2005 20:20:24

1.0 0.5 0.0

HOBART - VSOP_TZ ( 1 - 5 )

200 100 0 -100

Janskys

1.5 1.0 0.5 0.0

USUDA - HART ( 2 - 3 )

200 100 0 -100 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

USUDA - VSOP_TZ ( 2 - 5 )

Degrees

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100

IF 1 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 3 created 24-MAY-2005 20:20:24

1.0 0.5 0.0

HART - VSOP_TZ ( 3 - 5 )

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100

IF 2 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 4 created 24-MAY-2005 20:20:31

1.5 1.0 0.5 0.0

HOBART - USUDA ( 1 - 2 )

200 100 0 -100

Janskys

2 1 0

HOBART - HART ( 1 - 3 )

200 100 0 -100 1.5 1.0 0.5 0.0

HOBART - VSOP_UZ ( 1 - 4 )

Degrees

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100

IF 2 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 5 created 24-MAY-2005 20:20:31

0.4 0.2 0.0

HOBART - VSOP_TZ ( 1 - 5 )

200 100 0 -100

Janskys

1.5 1.0 0.5 0.0

USUDA - HART ( 2 - 3 )

200 100 0 -100 0.2 0.1 0.0

USUDA - VSOP_TZ ( 2 - 5 )

Degrees

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100

IF 2 CHAN 1 - 128 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS01X.UVDATA.1 Vect aver. CL # 5

PLot file version 6 created 24-MAY-2005 20:20:31

1.0 0.5 0.0

HART - VSOP_TZ ( 3 - 5 )

TIME (HOURS)

07 08 09 10 11 12 13

200 100 0 -100