Plot file version 4 created 02-OCT-1999 11:21:43 UV pa vs Time hrs for J0106-40.DIFMAP.1 Source:J0106-40 Ants * - * Stokes I IF# 1 - 2 Chan# 1

Degrees

TIME (HOURS)

03 30 04 00 30 05 00 30 06 00 30

150

100

50

0

-50

-100