Plot file version 2 created 14-APR-1999 12:35:09 UV dist vs Time for V041B.MSORT.1 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

334 336 338 340 342 344

500

400

300

200

100

0

Plot file version 49 created 14-APR-1999 12:46:48 UV dist vs Time for V041B.MSORT.2 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

350 360 370 380 390 400

500

400

300

200

100

0

Plot file version 49 created 14-APR-1999 12:59:28 UV dist vs Time for V041B.MSORT.3 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

410 420 430 440 450 460 470 480

350

300

250

200

150

100

50

0

Plot file version 49 created 14-APR-1999 13:12:40 UV dist vs Time for V041B.MSORT.4 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

490 500 510 520 530 540

500

400

300

200

100

0

Plot file version 49 created 14-APR-1999 13:21:00 UV dist vs Time for V041B.MSORT.5 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

550 555 560 565 570 575

500

400

300

200

100

0

Plot file version 2 created 14-APR-1999 13:24:04 UV dist vs Time for V041B.MSORT.6 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 Chan# 1

Freq = 4.9620 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

MilliIAT days

580.0 580.5 581.0 581.5 582.0 582.5 583.0

500

400

300

200

100

0