Rate vs UTC time for VS04L.MSORT.1 CL 4 Lpol ANT: VSOP_SC

Plot file version 1 created 17-MAY-2000 15:00:23

IF: 1 -20 -22 -24 -26 IF: 2

MilliHz

TIME (HOURS)

18 00 30 19 00 30 20 00 30 21 00 30

-20 -22 -24