Delay vs UTC time for VS06K.UVDATA.1 CL 6 Lpol IF 1 - 2

Plot file version 15 created 05-AUG-2004 16:42:22

1L AT

0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 2L HARTRAO 20 10 0 3L HOBART -5 -10 -15 4L MOP

Nano Seconds

40 20 0 5L NOTO 360 350 340 330 6L VSOP SC

TIME (HOURS)

09 10 11 12 13 14

360 350 340 330