Plot file version 7 created 18-APR-2003 11:23:12 V vs U for VS06V1.UVDATA.1 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Freq = 4.8000 GHz, Bw = 16.000 MHz

Mega Wavlngth

Mega Wavlngth

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400