IF 1 CHAN 1 - 512 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS07U.UVDATA.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 1 created 20-SEP-2004 12:47:10

MilliJanskys

350 300 250 200 150 100 50 0

NRAO_140 - NOTO ( 1 - 2 )

Degrees

TIME (HOURS)

17 30 18 00 30 19 00

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

IF 2 CHAN 1 - 512 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS07U.UVDATA.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 2 created 20-SEP-2004 12:47:14

MilliJanskys

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

NRAO_140 - NOTO ( 1 - 2 )

Degrees

TIME (HOURS)

17 30 18 00 30 19 00

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120