IF 1 - 2 CHAN 1 STK LL

Weight vs Time for VS08C.UVSRT.1 FG # 1

PLot file version 3 created 01-OCT-2003 19:02:07

130 125 120

MOP - VSOP_SC ( 4 - 6 )

MilliUnits

TIME (HOURS)

19 20 21 22 23 1/00 1/01

130 125 120

SESHAN25 - VSOP_SC ( 5 - 6 )