Delay vs UTC time for VS08D.FIXWT.1 CL 3 Lpol IF 1

Plot file version 6 created 27-MAR-1998 16:55:26

1 HARTRAO

0.000

2 HOBART 0.0 -0.2

-0.4

3 VSOP_SC

MicroSeconds

TIME (HOURS)

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0