IF 1 - 2 CHAN 1 - 256 STK LL

Weight vs Time for VS08Y.UVSRT.1 FG # 1

PLot file version 1 created 25-AUG-2000 15:40:02

540 520 500

KASHIMA - NOTO ( 1 - 2 )

540 520 500

KASHIMA - VSOP_SC ( 1 - 3 )

Units

TIME (HOURS)

10 30 11 00 30 12 00

540 520 500

NOTO - VSOP_SC ( 2 - 3 )