Plot file version 2 created 06-SEP-2000 15:53:37 UV dist vs Time hrs for V047H.FIXWT.1 Several Sources Ants * - * Stokes LL IF# 1 - 2 Chan# 1

Mega Wavlngth

TIME (HOURS)

16 18 20 22 1/00

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0