IF 1 CHAN 1 - 256 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS10T.UVDATA.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 1 created 26-MAY-2005 01:48:51 100 50 0

ARECIBO - NRAO_140 ( 1 - 2 )

200 100 0 -100

MilliJanskys

200 150 100 50 0

ARECIBO - VSOP_SC ( 1 - 3 )

200 100 0 -100 200 150 100 50 0

NRAO_140 - VSOP_SC ( 2 - 3 )

Degrees

TIME (HOURS)

03 00 30 04 00 30 05 00

200 100 0 -100

IF 2 CHAN 1 - 256 STK LL

Ampltude andPhase vs Time for VS10T.UVDATA.1 Vect aver. CL # 3

PLot file version 2 created 26-MAY-2005 01:49:01 100 50 0

ARECIBO - NRAO_140 ( 1 - 2 )

200 100 0 -100

MilliJanskys

200 150 100 50 0

ARECIBO - VSOP_SC ( 1 - 3 )

200 100 0 -100 150 100 50 0

NRAO_140 - VSOP_SC ( 2 - 3 )

Degrees

TIME (HOURS)

03 00 30 04 00 30 05 00

200 100 0 -100